% AMP Sequences Generated by ProtFlow with Different CFG Settings
% Generated on 2025-08-21

\documentclass{article}
\usepackage{booktabs}
\usepackage{longtable}
\usepackage{array}
\usepackage{geometry}
\geometry{margin=1in}

\begin{document}

\section{Generated AMP Sequences with MIC Values}

\subsection{No CFG (0.0) Setting}

\begin{table}[h!]
\centering
\caption{All generated AMP sequences for No CFG (0.0) setting with corresponding MIC values.}
\label{tab:amp_sequences_no_cfg_00}
\begin{tabular}{|c|c|c|}
\hline
\textbf{Rank} & \textbf{Sequence} & \textbf{MIC (μg/mL)} \\
\hline
1 & \texttt{KQTSDKIWQIWIMMHGLDRPPIQGSLDNDQHWFNGHTVTENLDDKELDFH} & 239.4 \\
\hline
2 & \texttt{GNCSCAHRRATYLQDDHKHTREYCGRNESRKPAGPGCCHDTCWRTLQQKN} & 244.5 \\
\hline
3 & \texttt{ENEFIRHGCMTDYKSNAILNGQNNVTNQIEWWMLREGSQERKEVFQAGPC} & 247.0 \\
\hline
4 & \texttt{GKGEHRYQEIKSDELNTEESNQKCLDKNFNKTYEKGGMMQFDEQANIPSF} & 247.1 \\
\hline
5 & \texttt{GARKDMGWDISPSLHAKWRHSVEDQNMYCTENIPMELNPNCFHVGEVAWI} & 259.2 \\
\hline
6 & \texttt{ETVHQVSRSRREQGEKFPEPKYWGGVCHTGNMQPRSIYFGEQHLGRRKNW} & 260.4 \\
\hline
7 & \texttt{DRSASNHGPRACAQWPCQSRPNGNLHTWCWWYTWSRTTRLYKNMNCEWGS} & 261.3 \\
\hline
8 & \texttt{PRFWVPQMGLRWDNECKEQYGGHSMGKMHFHKIHDEFSIRPPNDALAFGP} & 265.5 \\
\hline
9 & \texttt{TMHDPNRYISENQTNTYNNIPGIDYQYQPWWRMWKDKANPLMPGLTHHTN} & 270.6 \\
\hline
10 & \texttt{ACWSNTSQSACQSIQQNTDHTWFNAYPHSTTRGMYPGMSAGYAQSLCDVE} & 270.9 \\
\hline
11 & \texttt{WMCISPVTQKEESKKPIYTCYVTDSQKMCGGKDSPGSFQFNWRRIGDHPF} & 271.8 \\
\hline
12 & \texttt{HCQQCFSHMDFWEMRSMAITALIAWFGSWFEQRVIFPKMSPDFSHRWDMH} & 272.2 \\
\hline
13 & \texttt{WNCMRYRKPAYATSQPPRMGTLNLCRFSDHNDDVWIHQNISYQCVFECPH} & 272.6 \\
\hline
14 & \texttt{VYHACETAHHNIWGSEHNNGPKTSTPASTWCYWHKLMDVINEPMKMVPFA} & 275.8 \\
\hline
15 & \texttt{AGCRVKAPCHWEPVYSACDAIMMESWHQPCMQVSPCRRYKCMCMIGAPAN} & 276.6 \\
\hline
16 & \texttt{LAVQAHNIHATDFDHTLYQDHFLTLMGTSVISSEEGWDLVGKEIKYGIPK} & 277.7 \\
\hline
17 & \texttt{VCMTVVIAHRMDLSYDYPCWGERRQYGGMTGEHHSAPQWQLWFAPHGPIM} & 278.9 \\
\hline
18 & \texttt{WSFTCSDNDNSLHDLNPYMHLLDSKDDQGKWGVFQHPTCSLRMTCQLNWH} & 279.8 \\
\hline
19 & \texttt{EPDGCTTWPWAIRWRVMIIQCHEPRTHSEYPLSGMPGDFYKEPPMQNPPC} & 280.8 \\
\hline
20 & \texttt{SEEHPPTNMDMVQNVAGCALTIGYAAHISRAEAPKWLHSLLLLVDCWFGP} & 281.5 \\
\hline
\end{tabular}
\end{table}

\subsection{Weak CFG (3.0) Setting}

\begin{table}[h!]
\centering
\caption{All generated AMP sequences for Weak CFG (3.0) setting with corresponding MIC values.}
\label{tab:amp_sequences_weak_cfg_30}
\begin{tabular}{|c|c|c|}
\hline
\textbf{Rank} & \textbf{Sequence} & \textbf{MIC (μg/mL)} \\
\hline
1 & \texttt{PSKMPMGYWLHHKYNVCALNPPKHHNNNLKTLMKHSHAHPQPRECNWSWS} & 230.8 \\
\hline
2 & \texttt{SGWRTNDAKCMQWEELYRGRDAPMYKAFTADKRAWVLWWEYHMSHYIVTK} & 232.2 \\
\hline
3 & \texttt{NCPICFKPGHYLALPTPFEGLPFQTTTSWAFWGHLRYICYKHSHVFTRPK} & 249.9 \\
\hline
4 & \texttt{GFEGLKYRPKIQTGQNTRSTAIMFPQCGYPMCKNGEVKAYSEDWNSPGDE} & 253.7 \\
\hline
5 & \texttt{RVYALKILGNDDIALYSNELPSGNLFLWSVATEDCKRYMIMIPADMNEEC} & 258.7 \\
\hline
6 & \texttt{NEEGPCPHNMTNYETGGMCFLAQRVPPKPQKSQWKPSPHEIIMAYWMFSW} & 264.7 \\
\hline
7 & \texttt{GRNRDQSIETHMPAQENDNYGSYKWTKSTCIMGHTFTIYQPMGWTKCCIM} & 266.5 \\
\hline
8 & \texttt{WARKPAYSGMGWANGRDNLFPMDPETLTCEKNSRVQIATYHAEPPSQTPW} & 270.0 \\
\hline
9 & \texttt{ANGEAPIPGFICEIGVFCRTQMCLEHPQCPQIASSSTHKLCQAKKFARWI} & 272.0 \\
\hline
10 & \texttt{TSFRSWWHHQPYFFQCPDGPPGGPVKFNDFRRCKEHRWPRGPWCPALPAE} & 273.2 \\
\hline
11 & \texttt{PGCDADWCNNPKHQVAWFFWRGWWGHLVKPQIYWSGYNPNECLFVQNTEF} & 273.3 \\
\hline
12 & \texttt{YPSRSMTPRNPAYTMHNDCDANHCPQFPWSNLEQTGPVWNHMRPPLEPYI} & 273.9 \\
\hline
13 & \texttt{ETVLSMRQENRQLDFTDSERDWVMHAWLQTATDYFLVPQCCHHHGAWMAI} & 274.6 \\
\hline
14 & \texttt{IETHIWWLQNDSHPCYILVILNPTKKWEYLWPDGWIFKSHCINQADHISF} & 275.8 \\
\hline
15 & \texttt{KVGHQHDLCGKAASNLFMMAFWNIEMKQYHDALSFKNAPIGSNWWCSGRH} & 275.8 \\
\hline
16 & \texttt{WEQCAMSLLSAVFFGMFGDMNIQSGNRIYRCIYPQHYQIPHHEHHWCSYT} & 275.9 \\
\hline
17 & \texttt{GDDIIAGMPEGESRPWAIHYVYVDPNRYAHWGWHSNHRAKAKMTPGLAST} & 276.4 \\
\hline
18 & \texttt{HPYGAHCDVNCAHGNAWCHDFHGDHNMNGEQRREMNTLDEFWSTLMCMSA} & 278.4 \\
\hline
19 & \texttt{SHCTIIPQYIAPGVLGKDEMCEISYGYELPFPYVNCPHRDGHVANYPGKH} & 278.4 \\
\hline
20 & \texttt{PMTHGDQGKTDNTPHSPVTKNMEEVNPACHEQPIPGRLQTSVFLLTNNRK} & 279.1 \\
\hline
\end{tabular}
\end{table}

\subsection{Strong CFG (7.5) Setting}

\begin{table}[h!]
\centering
\caption{All generated AMP sequences for Strong CFG (7.5) setting with corresponding MIC values.}
\label{tab:amp_sequences_strong_cfg_75}
\begin{tabular}{|c|c|c|}
\hline
\textbf{Rank} & \textbf{Sequence} & \textbf{MIC (μg/mL)} \\
\hline
1 & \texttt{QWHCCRKQGIVAHNSKFPSKKPVIWHRGEASLERNHKGWDPCNCGPRARP} & 175.4 \\
\hline
2 & \texttt{CRCLQQMFHWSNVKSFAKDQEVMPTELQPYKWWRGRYMPIENSIKMELAY} & 200.8 \\
\hline
3 & \texttt{HWVRLHTEIGVHMGCFLCKWRKCQDIGEKHKDQKEYQVMWMKPQHGACLP} & 243.0 \\
\hline
4 & \texttt{QWLTHVRYITYLLCLYNEICSVLRVYPTSTHLFWRNNREARNTWQWPFFT} & 250.4 \\
\hline
5 & \texttt{TAHNWMFPHLNQQHRKIMRFQWSTDNIGCCGGPSDCNWHQTPDKEPRSRD} & 252.5 \\
\hline
6 & \texttt{STRAIDAAKLMSKLQVTSWNSPHWSHQIGCQIGRYRRGEHCEWDEYWDRC} & 256.3 \\
\hline
7 & \texttt{KLAFPWYEVIPDKASEGANRPPIRDKFYDSPTGPYKQDCPDWPGLMLRWT} & 260.8 \\
\hline
8 & \texttt{QTSSMPNSCTSWHGIKALKYQHAEKSRPPGPNMGLNNRHFTFMHNYKPHY} & 261.2 \\
\hline
9 & \texttt{LHFTHHLDSCRMQWEYLRGNLPRNHIGIPMMGKLLNVAGVEHGGLSQCRY} & 263.5 \\
\hline
10 & \texttt{RTKPTIHCSPIYHSMQGYTNSARPAYWNDNCPMWGILWKDNPSWVERKQH} & 266.8 \\
\hline
11 & \texttt{CETHNMYNWRNLQIESMPCQIKMSRTDSNQGAYEWCSAQGFKGKWICWSW} & 268.0 \\
\hline
12 & \texttt{HHGGARLQDDWGSDRFNEMNIHQHETALCWHTDPMPIKARECWERSQCGC} & 268.4 \\
\hline
13 & \texttt{HNTCSPHLWTGHNKNTPYWEWCGPHCCGTQFNMGGKHQLWGTMQPVMHHN} & 271.8 \\
\hline
14 & \texttt{ATEDSWMENCHDTASQQDINEDQFLHYCWDHIEPSDPITNEWACWKKYEW} & 273.6 \\
\hline
15 & \texttt{MITIGTQRPTYNAIIDTQDHHYRNMPTRRVAHCEETVFWPNRTPKWKQKD} & 275.4 \\
\hline
16 & \texttt{QGMPVGSIQNKHDCEYSYPNYTTYWTHPQQWNSMSRLHGSQGGNDNWLHN} & 275.5 \\
\hline
17 & \texttt{KHKTSGMWELRIFIMAGQTAHDCWTCMGMMNNAEQNAPFTWNQCNQGFNN} & 276.5 \\
\hline
18 & \texttt{CWSSCCWATYPFPAEWVWPQCCTGAARVMFHIHFKETFAMNPWGHCEGAP} & 280.2 \\
\hline
19 & \texttt{TLMFQASLVMYNRKGMFSNKRDGGCNPSWEPSLHNQFPCCVNSKADSGDH} & 280.7 \\
\hline
20 & \texttt{GGNAPMESENANWKPRDFMEYTADDGIASGNFQAKELKTSSKLDDTYNCT} & 282.5 \\
\hline
\end{tabular}
\end{table}

\subsection{Very Strong CFG (15.0) Setting}

\begin{table}[h!]
\centering
\caption{All generated AMP sequences for Very Strong CFG (15.0) setting with corresponding MIC values.}
\label{tab:amp_sequences_very_strong_cfg_150}
\begin{tabular}{|c|c|c|}
\hline
\textbf{Rank} & \textbf{Sequence} & \textbf{MIC (μg/mL)} \\
\hline
1 & \texttt{KGLVRIYGSPQTMTECARCTDRCRMHTKSKSRTLSVVIGFYMHPKWKQAY} & 238.7 \\
\hline
2 & \texttt{LRTTRHIEKIWINGNGDAACKDMALHWMKQSECKPEYCMSLPLTRAGMYT} & 241.9 \\
\hline
3 & \texttt{RWFPNTFPAYMQRQKRAQDFRYPGQGGQVIRSTDDHYWCITYRFWIKKEH} & 243.0 \\
\hline
4 & \texttt{NNLKINCGAINCWNPNPAMHRQPGVCTHKIGKMGSIGMCNMAKSHSMYDE} & 252.4 \\
\hline
5 & \texttt{NTSLKATYRWIRCTLECSETFLEGYIEHQLVNHYIECIAQQSEMKKRPYV} & 254.6 \\
\hline
6 & \texttt{LQEWEHVTYDHLSPRTAGTCKGASCQIKCNEFWQTGNNMSQKWGKASRGI} & 256.3 \\
\hline
7 & \texttt{PIWMLRYIVQHASPGQLATHYMAKRGSRTPRSDMHPNEHIHQNFEAHTIW} & 257.7 \\
\hline
8 & \texttt{RNPGVLRWEWQTGNGLMNNESLSLPSPEDTTMMPHVLLVTSTHTGDKEFH} & 263.1 \\
\hline
9 & \texttt{CWYTMGTHKCPAAPLCGSGLYIELTDWWNVLMMAHMPPVFYQMEIPHNLN} & 268.6 \\
\hline
10 & \texttt{AGMQWHNSTPDTYRCPHAWNFDQAKENWHWHVPTVSWRLMLGHGQPFSWW} & 269.4 \\
\hline
11 & \texttt{YEEMMQKGSNDSKCNAFCKWHEQNTNWYPGFCFTWDWWICYYLPEWTQYH} & 270.8 \\
\hline
12 & \texttt{FPVWLLRPWELLGGPAWEQNCFQANPVPSQKQGCWLWDKDLIPAVQDLLP} & 271.4 \\
\hline
13 & \texttt{RAYNMYHSSFDFGKPKSMWVHYPPGCWSTDLFVAAGCSEEGGVRYFNWLI} & 275.9 \\
\hline
14 & \texttt{LVLYPPNMKGCFMWFAPRNSNCNTEITNGFTHNNQTNQFGPVHFPTNNFF} & 276.6 \\
\hline
15 & \texttt{VPQPLNSGARYAKFYQVGQRCDPTRGVPYTGLPFTCQPYEFCSQGCYIWI} & 277.8 \\
\hline
16 & \texttt{THMTCPAQHENWWRKVTGSGTEGGMYGVGHSAALNYGQDPGCHSWERWRQ} & 278.9 \\
\hline
17 & \texttt{WESPFLYPQVEGGAPSHLETTMDQNGVKGAKDWKPHVWDLWGHDGSACQS} & 279.7 \\
\hline
18 & \texttt{SHWWTWGYQGKHWQYDLMEPQGHTNGLWRCNFNSPSARDTEDGICAGRNH} & 280.9 \\
\hline
19 & \texttt{SNNPNMMVHQTASSNAVQTPDQYLQWMDDRPEFRSEGTVHALIPWISAMW} & 282.1 \\
\hline
20 & \texttt{FTDECARHGLVPSMSACWHILCVPGSQSNTNEAENPHPPNWLDTNQHGHM} & 282.3 \\
\hline
\end{tabular}
\end{table}

\section{Summary Statistics}

\begin{table}[h!]
\centering
\caption{Summary statistics of MIC values across different CFG settings.}
\label{tab:mic_statistics}
\begin{tabular}{|c|c|c|c|c|c|}
\hline
\textbf{CFG Setting} & \textbf{N} & \textbf{Mean MIC} & \textbf{Min MIC} & \textbf{Max MIC} & \textbf{Std MIC} \\
\hline
Strong CFG 7.5 & 20 & 259.2 & 175.4 & 282.5 & 26.2 \\
\hline
Weak CFG 3.0 & 20 & 266.7 & 230.8 & 279.1 & 14.2 \\
\hline
Very Strong CFG 15.0 & 20 & 266.1 & 238.7 & 282.3 & 13.9 \\
\hline
No CFG 0.0 & 20 & 266.7 & 239.4 & 281.5 & 12.8 \\
\hline
\end{tabular}
\end{table}

\end{document}
